Doktoranden-Stellen zu vergeben (BAT IIa/2)

FOPI - Ausbau

Ziel: u.a. >5 10^7 Ereignisse Au+Au @ 1.49 AGeV

Warum? Kaonen in dichter Kernmatrie

Restoration der chiralen Symmetrie der QCD (?) Wie? State of the Art TOF Detektor (Pestov spark counter) Verbesserung des Datendurchsatzes

Test und Integration schneller

FADC Scanner FADC - VME Interface VME - VME Links Frontend-Datenreduktion (CPUs,DSPs)

(zu erwerbende)

UNIX (AIX, LINUX), OS9, Lynx,

Trigger-Interface (Simulation) Vorbereitung der Datenanalyse von

Weitere Information bei Prof. D.Pelte 06221 516414 (MPI) Dr. N.Herrmann 06159 712768 (GSI) http://axp616.gsi.de:8080/wfopi/welcome.html

> 107 Ereignissen (~10 Tbyte)

Datenerfassungskomponenten:

FORTRAN,C, C++, erforderliche Kenntnisse:

VME,Fastbus, . . .